Q3. パスワード強度チェッカーを作ってください。
# パスワードが以下を満たすか判定:
# ① 8文字以上 ② 大文字を含む ③ 数字を含む
password = 'Hello123'
# is_long = (8文字以上か)
# has_upper = (大文字があるか)
# has_digit = (数字があるか)
# → すべて満たせば '強い' そうでなければ '弱い'
# ヒント: any(), isupper(), isdigit() を使う